en	An authentication exception occurred.
und	Došlo je do autentifikacijskog izuzetka (exception).

en	Authentication credentials could not be found.
und	Autentifikacijski podaci nisu pronađeni.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Autentifikacijski zahtjev ne može biti obrađen zbog sistemskog problema.

en	Invalid credentials.
und	Autentifikacijski podaci su neispravni.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Neko drugi je već iskoristio ovaj kolačić (cookie).

en	Not privileged to request the resource.
und	Nemate privilegije potrebne za pristup ovom resursu.

en	Invalid CSRF token.
und	CSRF žeton (token) je neispravan.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Nije pronađen autentifikacijski provajder koji bi podržao dati autentifikacijski žeton (token).

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Nema dostupnih sesija; ili je istekla ili su kolačići (cookies) iksljučeni.

en	No token could be found.
und	Nije pronađen nijedan žeton (token).

en	Username could not be found.
und	Korisničko ime nije pronađeno.

en	Account has expired.
und	Nalog je istekao.

en	Credentials have expired.
und	Autentifikacijski podaci su istekli.

en	Account is disabled.
und	Nalog je onemogućen.

en	Account is locked.
und	Nalog je zaključan.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Previše neuspješnih pokušaja prijavljivanja, molim pokušajte ponovo kasnije.

en	Invalid or expired login link.
und	Link za prijavljivanje je istekao ili je neispravan.