en	An authentication exception occurred.
und	Innlogginga har feila.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Innloggingsinformasjonen vart ikkje funnen.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Innlogginga vart ikkje fullført på grunn av ein systemfeil.

en	Invalid credentials.
und	Ugyldig innloggingsinformasjon.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Informasjonskapselen er allereie brukt av ein annan brukar.

en	Not privileged to request the resource.
und	Du har ikkje åtgang til å be om denne ressursen.

en	Invalid CSRF token.
und	Ugyldig CSRF-teikn.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Fann ingen innloggingstilbydar som støttar dette innloggingsteiknet.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Ingen sesjon tilgjengeleg. Sesjonen er anten ikkje lenger gyldig, eller informasjonskapslar er ikkje skrudd på i nettlesaren.

en	No token could be found.
und	Fann ingen innloggingsteikn.

en	Username could not be found.
und	Fann ikkje brukarnamnet.

en	Account has expired.
und	Brukarkontoen er utgjengen.

en	Credentials have expired.
und	Innloggingsinformasjonen er utgjengen.

en	Account is disabled.
und	Brukarkontoen er sperra.

en	Account is locked.
und	Brukarkontoen er sperra.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	For mange innloggingsforsøk har feila, prøv igjen seinare.

en	Invalid or expired login link.
und	Innloggingslenka er ugyldig eller utgjengen.