en	An authentication exception occurred.
und	身份验证发生异常。

en	Authentication credentials could not be found.
und	没有找到身份验证的凭证。

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	由于系统故障，身份验证的请求无法被处理。

en	Invalid credentials.
und	无效的凭证。

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie 已经被其他人使用。

en	Not privileged to request the resource.
und	没有权限请求此资源。

en	Invalid CSRF token.
und	无效的 CSRF token 。

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	没有找到支持此 token 的身份验证服务提供方。

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Session 不可用。会话超时或没有启用 cookies 。

en	No token could be found.
und	找不到 token 。

en	Username could not be found.
und	找不到用户名。

en	Account has expired.
und	帐号已过期。

en	Credentials have expired.
und	凭证已过期。

en	Account is disabled.
und	帐号已被禁用。

en	Account is locked.
und	帐号已被锁定。

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	登入失败的次数过多，请稍后再试。

en	Invalid or expired login link.
und	失效或过期的登入链接。

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	登入失败的次数过多，请在%minutes%分钟后再试。

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	登入失败的次数过多，请在%minutes%分钟后再试。